Лабораторная работа 10.1
Откройте в текстовом редакторе файл [file]
Измените размер iframe так, чтобы его содержимое было видно целиком
Уберите рамку у iframe
У нижней части файла [file] сделайте сдвиг вправо (как было после Лабораторной работы 1)
Примерный результат того, что должно получиться: